EXETYPE	WINDOWS

DESCRIPTION	'PIC Recorder'

CODE		MOVEABLE DISCARDABLE
DATA		MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE	512
STACKSIZE	512

EXPORTS
      WndProc
